Calorimeter quick look:

File: dw_041126_004.dat

** Section YE (x even) **

* Latch up alarm: 13839 times. Views: (13838 views) 5

(13838)

RAW mode: 6070 times COMPRESS mode: 1463 times FULL mode: 6611 times Preamplifier fully transmitted: 25 times

** Section YO (x odd) **

(13843 views) 2

(2)

4

(1)

6

(1)

8

(2)

10

(1)

11

(13836)

RAW mode: 6070 times COMPRESS mode: 1463 times FULL mode: 6611 times Preamplifier fully transmitted: 2585 times

** Section XE (y odd) **

RAW mode: 6070 times COMPRESS mode: 1463 times FULL mode: 6611 times Preamplifier fully transmitted: 100 times

** Section XO (y even) **

RAW mode: 6070 times COMPRESS mode: 1463 times FULL mode: 6611 times Preamplifier fully transmitted: 83 times