--- PamCut/doc/Doxygen/latex/CaloNucleiZCut_8h.tex	2009/05/27 13:30:02	1.1.1.1
+++ PamCut/doc/Doxygen/latex/CaloNucleiZCut_8h.tex	2009/06/05 13:15:02	1.2
@@ -29,8 +29,6 @@
 \subsection{Detailed Description}
 The \hyperlink{classTofNucleiZCut}{TofNucleiZCut} class definition file 
 
-Definition in file \hyperlink{CaloNucleiZCut_8h_source}{CaloNucleiZCut.h}.
-
 \subsection{Enumeration Type Documentation}
 \hypertarget{CaloNucleiZCut_8h_f52d4ca6dd7142aaf693bf81cca09fd3}{
 \index{CaloNucleiZCut.h@{CaloNucleiZCut.h}!CaloNucleiZ\_\-method@{CaloNucleiZ\_\-method}}
@@ -57,9 +55,7 @@
 }]dE/dx in the first calorimeter plane vs. deflection from Tracker \end{description}
 \end{Desc}
 
-
-
-Definition at line 28 of file CaloNucleiZCut.h.\hypertarget{CaloNucleiZCut_8h_e29bedb897bf34de936ffb98722fe636}{
+\hypertarget{CaloNucleiZCut_8h_e29bedb897bf34de936ffb98722fe636}{
 \index{CaloNucleiZCut.h@{CaloNucleiZCut.h}!CaloNucleiZ\_\-Return@{CaloNucleiZ\_\-Return}}
 \index{CaloNucleiZ\_\-Return@{CaloNucleiZ\_\-Return}!CaloNucleiZCut.h@{CaloNucleiZCut.h}}
 \subsubsection[{CaloNucleiZ\_\-Return}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}enum {\bf CaloNucleiZ\_\-Return}}}
@@ -80,6 +76,3 @@
 }]Discarded because charge is not between 1 and 8. \end{description}
 \end{Desc}
 
-
-
-Definition at line 21 of file CaloNucleiZCut.h.
